сокет LGA 1155, ядро Ivy Bridge, ядер — 2, потоков — 2, L3 кэш 2Мб, техпроцесс 22нм, частота 2.8 ГГц, поддержка памяти DDR3 до 32 ГБ, ЕСС, каналов памяти — 2, множитель х 28, контроллер PCI Express 2.0, графическое ядро Intel HD Graphics, поставка OEM